x568 / 4-1500-2

65^oW 60^oW 55^oW 50^oW 45^oW

39^oN

42^oN

45^oN

48^oN

51^oN

⊗

0504

0604

0704

0605

0705

0805

1205

0106

0206

0306

0406

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8