40^oW ^{48’ 36’ 24’ 12’} 39^oW

36’

42’

48’

54’

60^oN

6’

-2900

-2900

-2800

-2800

-2800

-2800

-2700

-2700

-2700

-2700

-2600

-2600

-2500