x720 / 13-1500-1

50^oW 45^oW 40^oW 35^oW 30^oW

42^oN

44^oN

46^oN

48^oN

50^oN

52^oN

⊗

0407

0507

1007

1107

1207

0508

0608

0708

0808

0908

1008

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8