x681 / 12-1500-1

52^oW 48^oW 44^oW 40^oW 36^oW 32^oW

45^oN

46^oN

47^oN

48^oN

49^oN

50^oN

51^oN

52^oN

⊗

0606

0706

0806

0906

1006

1106

1206

0107

0207

0307

0407

0507

0607

0707

0807

0907

1007

1107

0208

0408

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8