x455 / 7-700-1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 temperature ( °C)

Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb

Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb

2006 2007

600 700 800 900 1000 pressure (db)

-60 -30 0 30 60 u-velocity (cm/s)

-60 -30 0 30 60 v-velocity (cm/s)

91 182 273 365 456 547 638 730 -60 -30 0 30 60 u-v velocity (cm/s) float record