x436 / 1-1500-2

51^oW 48^oW 45^oW 42^oW 39^oW

46^oN

48^oN

50^oN

52^oN

54^oN

⊗

0803

0903

1003

1103

1203

0104

0204

0304

0404

0504

0604

0704

0804

0904

1004

1104

1204

0105

0205

0305

0405

0505

0605

0705

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8