x433 / 1-700-2

54^oW 51^oW 48^oW 45^oW 42^oW 39^oW

32^oN

36^oN

40^oN

44^oN

48^oN

52^oN

⊗

0803

0903

1003

1203

0104

0204

0504

0604

0704

4 5 6 7 8 9